Общие сведения об уплотнении диска

Уплотненный диск не является физическим устройством, хотя в Windows и программах он выглядит именно как отдельное устройство. Содержимое уплотненного диска физически содержится в едином файле, называемом файлом уплотненного диска (CVF, Compressed Volume File), расположенном на обычном, неуплотненном диске, называемом несущим диском.

Предположим, например, что требуется уплотнить жесткий диск "C". Первое, что делает DriveSpace, это изменяет имя жесткого диска "С" на, скажем, "H", который будет являться несущим для диска "C". Затем DriveSpace уплотняет содержимое жесткого диска "C" и помещает его в файл уплотненного диска, который располагается на диске "H", после чего открывает логический доступ к диску "С". При этом для Windows и других программ диск C появляется в том же виде, что и раньше (имея при этом гораздо больше свободного места), хотя на самом деле в качестве диска C выступает файл уплотненного диска на диске H.

При просмотре содержимого компьютера с помощью папки "Мой компьютер" или проводника, несущий диск невидим, если на нем содержится менее 2 Мбайт свободного места. Если свободного места на нем больше 2 Мбайт, он является видимым и с ним можно работать точно так же, как с любым другим диском.

Кроме уплотнения содержимого всего диска, DriveSpace может использовать часть свободного места на жестком диске для создания нового, уплотненного логического диска. Например, вместо уплотнения всего диска "C", можно использовать 10 Мбайт свободного места на диске "C" для создания нового диска "G". Диск "G" будет при этом сдержать до 20 Мбайт свободного места.


Совместимость DoubleSpace и DriveSpace

DriveSpace для Windows поддерживает диски, уплотненные с помощью DoubleSpace (входившим в состав MS-DOS версий 6.0 и 6.2), а также DriveSpace для MS-DOS (включенным в состав MS-DOS версии 6.22). DriveSpace и DoubleSpace взаимозаменяемы. В частности, допускается использование гибких дисков, созданных с помощью DoubleSpace или DriveSpace. Однако такие гибкие диски могут использоваться только в компьютерах, на которых установлен DriveSpace для Windows или DoubleSpace.

Если у вас есть диски, уплотненные либо DoubleSpace, либо DriveSpace, их можно изменить с помощью DriveSpace для Windows.


Чтобы уплотнить диск

1	Выберите диск, который следует уплотнить.

2	В меню Диск, выберите команду Уплотнить.

3	Нажмите кнопку "Запуск".

4	Если вы не сохраняли резервную копию файлов, сохраните файлы, и только затем перейдите к шагу 5.

5	Начните уплотнение.

6	Если Windows просит подтвердить перезагрузку компьютера, выберите "Да".


Чтобы разуплотнить диск

1	Выберите диск, который следует разуплотнить.

2	В меню Диск выберите команду Разуплотнить.

3	Нажмите кнопку "Запуск".

4	Если вы не сохраняли резервную копию файлов, сохраните файлы, и только затем перейдите к шагу 5.

5	Начните разуплотнение.


Чтобы изменить объем свободного пространства на уплотненном или на несущем диске

1	Выберите уплотненный диск или несущий диск, на котором требуется изменить объем свободного места.

2	В меню Диск выберите команду Изменить размер.

3	Переместите ползунок.


Чтобы присоединить уплотненный диск

1	Выберите диск, на котором находится файл уплотненного диска (CVF, Compressed Volume File), который следует присоединить.

2	В меню Сервис выберите команду Присоединить.

3	Укажите файл уплотненного диска, который следует присоединить.

 См. также


Чтобы отсоединить уплотненный диск

1	Выберите уплотненный диск, который следует отсоединить.

2	В меню Сервис выберите команду Отсоединить.

 См. также


Чтобы создать новый уплотненный диск

1	Выберите диск, свободное место которого требуется использовать для создания нового диска.

2	В меню Сервис выберите пункт Создать пустой.

3	Измените любые параметры и нажмите кнопку "Запуск".

4	Если Windows просит подтвердить перезагрузку компьютера, выберите "Да".

Совет

Для получения справки по элементу окна диалога нажмите кнопку [image] в правой части окна диалога, и укажите на элемент.


Чтобы удалить уплотненный диск

1	Выберите уплотненный диск, который следует удалить.

2	В меню Сервис выберите пункт Удалить.


Чтобы изменить предполагаемый коэффициент уплотнения

1	Выберите уплотненный диск, коэффициент уплотнения которого следует изменить.

2	В меню Сервис выберите пункт Степень уплотнения.

3	Переместите ползунок.

Сервис

Предполагаемый коэффициент уплотнения используется Windows для определения того, сколько свободного места появится на уплотненном диске. В общем случае это значение должно соответствовать фактическому коэффициенту уплотнения.


Использование уплотненного гибкого диска
Использование уплотненных гибких дисков или съемных дисков

1	В меню Сервис выберите пункт Настройка.

2	Убедитесь, что установлен флажок "Автоматически присоединять новые уплотненные диски"

3	Нажмите кнопку "OK" и выйдите из DriveSpace.

Теперь DriveSpace будет автоматически присоединять новые диски.

Замечание

DriveSpace автоматически не присоединяет съемные диски во время работы программы. Чтобы получить сведения о том, как автоматически присоединять уплотненные диски во время работы программы, нажмите кнопку "См. также" ниже.

 См. также


Проверка диска при обнаружении ошибки DriveSpace

1	Для запуска программы ScanDisk нажмите эту кнопку: .

2	В списке выберите диск, с которым осуществляется работа в DriveSpace.

3	Установите переключатель "Проверка" в положение "Полная" и нажмите кнопку "Параметры".

4	Убедитесь, что во время проверки будут просмотрены области системы и данных, а флажки сняты и нажмите кнопку "OK".

5	Нажмите кнопку "Дополнительно" и убедитесь, что установлен флажок проверки наличия ошибок в именах файлов и проверки сначала несущего диска.

6	Нажмите кнопку "Запуск".


Файл уплотненного диска содержит все файлы диска. Эти файлы являются скрытыми и имеют имена, подобные Dblspace.000.


Несущим диском называется диск, содержащий файл уплотненного диска. На несущем диске могут находиться и другие файлы.


В результате операции присоединения диска устанавливается соответствие между файлом уплотненного диска и именем диска, так что содержимое файла уплотненного тома становится доступным.


Фактический коэффициент уплотнения - это тот коэффициент уплотнения, который фактически достигнут DriveSpace в данный момент с данным набором файлов. При этом если, например, коэффициент уплотнения 3.0 к 1, DriveSpace уплотняет файлы до одной третьей от первоначального размера.


Удаление драйвера уплотненного диска DriveSpace

С помощью DriveSpace всегда можно удалить все уплотненные диски. Если удалены все уплотненные диски и их использование не планируется, можно удалить и сам драйвер работы с уплотненными дисками. Для получения дополнительных сведений, нажмите одну из кнопок ниже:

Да или нет?

а если я передумаю?

Могу ли я удалить драйвер позднее?


Если вы уверены, что не будете работать с уплотненными дисками, нажмите кнопку "Да". При этом драйвер DriveSpace будет удален из памяти.

Если требуется, чтобы драйвер DriveSpace остался загружен для обеспечения доступа к съемным или гибким дискам, нажмите кнопку "Нет". При этом некоторый объем памяти будет занят под драйвер.


Если вы удалили драйвер DriveSpace и затем обнаружили, что необходимо подключить уплотненный диск, выполните следующую последовательность действий:

1	Запустите DriveSpace.

2	В меню "Сервис" выберите пункт "Настройка".

3	Убедитесь в том, что установлен флажок "Автоматически присоединять новые уплотненные диски"

Совет

Чтобы вывести данный раздел на печать, нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Печать раздела.


Проще удалить драйвер сейчас - при необходимости он будет установлен.


Для перехода в справочную систему выберите пункт Вызов справки.


Список дисков компьютера. Чтобы произвести операцию с диском, следует выбрать его и затем выполнить нужную команду из меню. Для просмотра свойств диска, выберите его и нажмите правую кнопку мыши.


Объем свободного и используемого места на диске. Емкость диска увеличивается после уплотнения.


Приблизительный объем свободного места на диске после того, как будет выполнена операция уплотнения диска.


Начало процесса уплотнения. После нажатия кнопки "Запуск" вам будет предоставлена возможность создания резервной копии файлов.


Изменение параметров несущего диска. Несущий диск - это физический диск, на котором хранится файл уплотненного диска.


Данный параметр позволяет включить режим автоматического присоединения уплотненных гибких дисков. Если данный флажок не установлен, для присоединения уплотненного диска следует каждый раз при вставке диска использовать команду Присоединить из меню Сервис.


Текущая версия драйвера уплотнения. Драйвер уплотнения позволяет работать с уплотненными дисками.


Имя диска, которое DriveSpace назначит несущему диску для данного уплотненного диска. Если данное имя диска будет использоваться для других целей, например, для доступа к сети, выберите другое имя.


Объем места, которое будет оставлено нетронутым на несущем диске.


Если флажок установлен, диск не появится в папке "Мой компьютер", проводнике и окнах диалога открытия и сохранения файлов.


Запуск процедуры уплотнения диска.


Запуск процедуры разуплотнения диска.


Запуск программы резервного копирования.


Объем свободного места, имеющегося на уплотненном диске и на несущем диске.


Объем свободного и занятого места на несущем диске после разуплотнения.


Запуск процедуры разуплотнения диска. После нажатия кнопки "Запуск" вам будет предоставлена возможность создания резервной копии файлов.


Имя (буква) диска, которая будет присвоена DriveSpace новому сжатому диску. Если вы планируете использовать букву диска для других целей, например, доступа к сети, укажите другую букву.


Свободное место, которое будет использовано DriveSpace для создания уплотненного диска. Чтобы изменить размер диска, выберите его и введите размер.


Вывод неуплотненного диска, свободное место которого будет использовано для создания нового диска.


Объем свободного места на уплотненном диске.


Объем свободного места, который останется на неуплотненном диске после того, как на части его свободного пространства будет создан уплотненный диск.


Запуск процедуры создания уплотненного диска.


Объем свободного и занятого места на уплотненном диске. Если на уплотненном диске требуется больше свободного места, его можно увеличить за счет свободного места на несущем диске. Для увеличения свободного места перетащите ползунок.


Вывод свободного и занятого места на несущем диске. Если на несущем диске требуется больше места, перетащите ползунок.


Перемещение свободного места от уплотненного диска в неуплотненный и наоборот. Если слева или справа от ползунка имеется красная полоса, то при перемещении на нее ползунка DriveSpace произведет дефрагментацию диска.


Отображение файлов уплотненных дисков на выбранном диске. Файл уплотненного диска содержит все содержимое диска.


Список имен дисков, которые можно присвоить несущему диску файла уплотненного тома. Если вы планируете использовать букву диска для других целей, например, именования сетевого диска, укажите другую букву.


Фактический коэффициент уплотнения - это тот коэффициент уплотнения, который фактически достигнут DriveSpace в данный момент с данным набором файлов. При этом если, например, коэффициент уплотнения 3,0 к 1, DriveSpace уплотняет файлы до одной третьей от первоначального размера.


Коэффициент уплотнения, который используется Windows для оценки свободного места на диске. Изменение коэффициента уплотнения не влияет на степень фактического уплотнения файлов, а только влияет на точность оценки свободного места на уплотненном диске.


Список имен дисков, которые можно использовать вместо имени, предлагаемого DriveSpace. Если вы планируете использовать букву диска для других целей, например, доступа к сети, укажите другую букву.


Изменение приблизительного коэффициента сжатия.


Имя выбранного диска.


Описание типа выбранного диска.


Отображение занятого и свободного места на диске.


Общий объем указанного диска.


Отображение занятого (голубой цвет) и свободного (розовый цвет) пространства на диске.


Коэффициент, который используется Windows для оценки того, сколько свободного места станет доступно на диске после уплотнения.


Закрыть окно диалога и вернуться в главное окно программы.


По каждому элементу окна диалога предусмотрена справка. Для получения справки нажмите кнопку [image] в верхней части окна диалога и затем укажите на элемент окна диалога.